Vorlesung Methoden der Anorganischen Chemie WS01/02 Vorlage 11.2

11.2. Röntgenbeugung 11.2.1. Pulvermethode: Apparatives Quellen für Röntgenstrahlung

Schnitt durch eine Röntgenröhre

E [eV] λ [Å] Mg 1254 9.88 Al 1487 8.34 Cu 8046 1.5413 Mo 17450 0.7107

Spektrum einer Cu- Röntgenröhre

Synchrotron-Speicher- Ring mit Spektrum Probe, Detektoren, Diffraktometer

Debye-Scherrer-Kamera Pulverdiffraktometer

Debye-Scherrer-Film