Vorlesung Methoden der Anorganischen Chemie, WS1999/2000 Vorlage 12.1

12. Bildgebende Verfahren (Mikroskopie) 12.2. Elektronenmikroskopie 12.2.1 Raster-Elektronenmikroskopie (REM=SEM)

Funktionsprinzip des Rasterelektronenmikroskops

12.2.2 Hochaufgelöste Durchstrahlungs-Elektronenmikroskopie (HREM)

Transmissions- Elektronenmikroskop

Strahlengang in einem Transmissions-Elektro-nenmikroskop: a) Abbildungsmodus; b) Beugungsmodus

TEM-Aufnahme einer Zwillingsebene (entlang (001)) in YTaO_4 (links oben: Beugungsmuster)

Durchstrahlungsaufnahme von chloriertem Kupferphthalocyanin (500 kV, Aufnahme ? c-Achse )