SS 2003 Oberseminar Ionenkristalle Vorlage 2

Ionenkristalle I: Idealkristalle AB-Typen Koordinationszahlen, Strukturen, Verbindungen (Wiederholung) CN_{Anion/Kation} = 8 6 4

r_{Kation} r_{Anion} > 0.73 0.73 – 0.41 0.41 –0.22

Kationenkoordination

Elementarzelle

Strukturtyp CsCl NaCl ZnS (Zinkblende) M^I-Halogenide CsCl, CsBr, CsI LiF, LiCl, NaF, NaCl, KF, KCl,

RbF, RbCl, CsF - M^{II}-Chalkogenide - MgO, CaO, SrO, BaO, CaS, SrS BeO, MgTe AB_2-Typen z.B. Erdalkalimetallhalogenide:

Be^{[4]} Mg^{[6]} Ca^{[8,6,6,6]} Sr^{[8,6,9,7]} Ba^{[8,9,9,9]} F Quarz Rutil CaF_2 CaF_2 CaF_2 Cl SiS_2 CdCl_2 Rutil (verz.) Rutil (verz.) PbCl_2 Br SiS_2 CdI_2 Rutil (verz.) PbCl_2 PbCl_2 I - CdI_2 CdI_2 SrI_2 PbCl_2

CN_{Kation}=4 CN_{Kation}=6 CN_{Kation}=8

Quarz ⇑ ⇑ Rutil (TiO_2) ⇓ ⇑ CdI_2 (CdI_6-Okt.) ⇑ CaF_2 ⇓

⇑ BeCl_2 (SiS_2-Typ) ⇑ CdCl_2 (CdCl_6-Okt.) (FCa_4-Tetr.)