SS 2003 Oberseminar Ionenkristalle Vorlage 3

Ionenkristalle I: Idealkristalle (Forts.) Dichte Packungen mit gefüllten Oktaederlücken X hexagonal dicht Formel CN Lücken- X kubisch dicht (X) besetzung

NiAs MX 6 1: NaCl

Korund M_2X_3 4 2/3: - MX_2 3 1/2

CdI_2 Schicht 1 u. 0 CdCl_2

CaCl_2

(Rutil)

Raum- 1/2:

α-PbO_2 netz 1/2: Anatas (TiO_2)

Dichte Packungen mit gefüllten Tetraederlücken X hexagonal dicht Formel CN Lücken- X kubisch dicht (X) bes.

- M_2X 4:8 1 Li_2O (a-CaF_2)

Wurtzit MX 4:4 1/2 Zinkblende